23456 Fig. 1 Top view of elbow Fig. 2 Top view of simulation Fig. 3 Cross section schematics

Fig. 4 SEM and simulation Fig. 5 SEM and simulation Fig. 6 SEM and simulation at cross section 1 at cross section 2 at cross section 3

Fig. 7 SEM and simulation Fig.8 SEM and simulation Fig. 9 SEM and simulation at cross section 4 at cross section 5 at cross section 6